Title: EvalCourse - Manual de uso e instalación
Course: Desarrollo de software orientado a servicios y procesos de aprendizaje

Manual de uso e instalación de EvalCourse. Este extracto se obtiene del PFC del alumno Álvaro Galán Piñero, dirigido por el profesor Antonio Balderas Alberico.